alpha

-1 -0.5 0 0.5 1 pt

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3 pt:alpha {pt < 0.3}

0 dcaz

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0 20 40 60 80 100 120 140 160 dcaz^{htemp}_{Entries 503}

Mean 0.01687 RMS 0.02977

dcaz

r 1 2 3 4 5 0

10

20

30

40

50 r htemp Entries 503 Mean 2.954 RMS 1.445 r

b 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 b^{htemp}_{Entries 503}

Mean 0.01487 RMS 0.02143 b